Ares 118: il burocrate uccide il servizio emergenza Rifiutato il trasferimento di medici di emergenza dalla Cri perché rappresentano un costo

“Chiediamo con forza alla direzione dell’azienda di emergenza sanitaria Ares 118, di spiegarci per quale motivo è stata rifiutata la mobilità di due medici dell’emergenza provenienti dalla Croce Rossa italiana, ente privatizzato, riorganizzato e depotenziato di risorse umane ed economiche”. L’appello è rivolto dal presidente di AssoTutela Michel Emi Maritato che spiega: “Dal 2012, anno […]

L'articolo Ares 118: il burocrate uccide il servizio emergenza Rifiutato il trasferimento di medici di emergenza dalla Cri perché rappresentano un costo sembra essere il primo su VENTONUOVO.