Ares 118: poche ambulanze ‘medicalizzate’. Cittadini a rischio

In provincia tagliate le auto con medico a bordo, sostituite da automediche in numero insufficiente   “Non è tollerabile mettere a rischio la vita dei cittadini sopprimendo le ambulanze con medico a bordo per risparmiare sui costi. Ė contrario a ogni norma e al dettato costituzionale e AssoTutela verificherà se non si incorra, in questo […]

L'articolo Ares 118: poche ambulanze ‘medicalizzate’. Cittadini a rischio sembra essere il primo su VENTONUOVO.